WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Uhl, Johann
birth: 1791
death: 1868-04-13, Eisenstadt
sex: m
occupation: Cellist
residence: Eisenstadt
- ab 1812 Kapellknabe in Eisenstadt
- ab Oktober 1816 bis zum Tod Cellist in der fürstlich Esterházyschen Kapelle
- seit 7. Oktober 1823 verheiratet mit Julie, geb. Csekonics; Fahrt des Ehepaars im Oktober nach Wien, wo beide im Haus von J. C. Rosenbaum Weber begegneten