WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Botticelli, Pio
birth: 1788-01-01/1790-12-31, Rom
death: (?)
sex: m
occupation: Sänger (Bass)
residence: Italien
residence: Wien
zwischen 1813 und 1845 als Sänger vorrangig in Italien aktiv; außerdem an der Hofoper in Wien (April bis Juli 1822, Mai bis September 1824, Januar bis März 1825)