WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1028377924 Beethoven, Maria Magdalena van Keverich, Maria Magdalena [Mutter Ludwig van Beethovens; beerdigt auf dem Alten Friedhof in Bonn.]