WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Reuß (ältere Linie), Heinrich XIII. Fürst
identifier: 104254165
birth: 1747-02-16, Greiz
death: 1817-01-29, Greiz
sex: m
residence: Greiz
- Sohn von Graf (ab 1778) Fürst Heinrich XI. Reuß ältere Linie (1722–1800) und dessen Frau Konradine (1719–1770), geb. Gräfin von Reuß-Köstritz
- heiratete 1786 Luise von Nassau-Weilburg (1765–1837)
- kaiserlicher Generalfeldzeugmeister, befreundet mit Kaiser Joseph II.; leitete noch bis 1807 von Greiz aus die ihm von Kaiser Franz übertragene Generalwerbedirektion
- ab 1800 regierender Fürst von Reuß-Greiz; seine Söhne Heinrich XIX. (1790–1836) und Heinrich XX. (1794–1859) folgten nacheinander als regierende Fürsten von Reuß-Greiz
- besuchte vom 29. November bis 1. Dezember 1812 den Gothaer Hof (vgl. Fourierbuch) und traf dort Carl Maria von Weber