WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

13871200X Braun, Peter von Braun, Peter Andreas Gottlieb Franciscus de Paula Freiherr von[^1]
[^1: - Sohn des Hofrates Johann Gottlieb von Braun (gest. 1788) und dessen Frau Anna Franziska, geb. Edle von Braun (gest. 1796)
- ab 1777 im österreichischen Staatsdienst, Hofsekretär
- nach Ausscheiden aus dem Staatsdienst ab 1789 Aufbau einer Seidenfabrikation
- ab 1790 Großhändler
- übernahm zum 1. August 1794 die Pacht / Leitung der Wiener Hoftheater (leitender Vizedirektor bis 31. Dezember 1806), kaufte im Februar 1804 von Zitterbart zusätzlich das Theater an der Wien (dessen Direktor bis Dezember 1806)
- 1795 Erhebung in den Freiherrenstand
- ab 1796 auch Hofbankier
- verheiratet mit der Pianistin Josephine von Braun]