WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Salomon, Moritz Salomon, Hans Moritz[^1]
[^1: - während der Gouvernementszeit (1813/15) als Geiger der Dresdner Hofkapelle angenommen, bei einem erneuten Vorspiel 1816 (angeblich 22-jährig) allerdings zurückgestuft
- Dezember 1816 bis September 1817 Mitglied der Dresdner Hofkapelle]