WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Rainer, Erzherzog von Österreich
identifier: 118820753
birth: 1783-09-30, Pisa
death: 1853-01-16, Bozen
sex: m
occupation: Vizekönig von Lombardo-Venetien
residence: Mailand
- Sohn von Kaiser Leopold II. (1747–1792) und dessen Frau Infantin Maria Ludovica von Spanien (1745–1792)
- im österreichischen Militärdienst (zuletzt Feldzeugmeister)
- 1818 bis 1848 Vizekönig von Lombardo-Venetien
- heiratete am 28. Mai 1820 Marie Elisabeth von Savoyen-Carignan