WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118820753 Rainer, Erzherzog von Österreich[^1]
[^1: - Sohn von Kaiser Leopold II. (1747–1792) und dessen Frau Infantin Maria Ludovica von Spanien (1745–1792)
- im österreichischen Militärdienst (zuletzt Feldzeugmeister)
- 1818 bis 1848 Vizekönig von Lombardo-Venetien
- heiratete am 28. Mai 1820 Marie Elisabeth von Savoyen-Carignan]