WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Gleichen-Rußwurm, Adalbert von; Gleichen-Rußwurm, Heinrich Adalbert von
identifier: 116658002
birth: 1803-11-28, Rudolstadt
death: 1887-07-26, Weimar
sex: m
occupation: Kammerherr
residence: Weimar