WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Castelli, Johann Christian Friedrich[^1]
[^1: - Mitglied der Dresdner Hofkapelle von ca. 1800 bis 1843; zuletzt auch Instrumenten-Inspektor
- verheiratet mit Friederika Magdalena Franziska, geb. Riverberi (genannt Malespina)]