WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Morgenroth, Franz Anton
identifier: 116915889
birth: 1780-02-08
death: 1847-08-14, Dresden
sex: m
occupation: Violinist
occupation: Konzertmeister
residence: Dresden
Mitglied der Dresdner Hofkapelle vom 4. April 1812 bis 24. August 1847 als Violinist, ab 1828 als Vize-Konzertmeister und ab 1837 Konzertmeister