WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Listing, Johann Gottlob Listing, Johann Christian Gottlob[^1]
[^1: - Mitglied der Dresdner Hofkapelle als Hornist von 1793 bis 1816 (wegen Verlust der Vorderzähne nicht mehr dienstfähig), ab Dezember 1816 bis 1831 als Bratschist
- Vater von Carl Gottlob Listing]