WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

104213949 Braun, Carl Anton Philipp[^1]
[^1: - ältester Sohn des Oboisten und mecklenburg-schwerinschen Kammermusikus Johann Friedrich Braun (1756–1824) und dessen Frau Louise, geb. Kuntzen; Bruder des Oboisten Wilhelm Braun
- musikalische Ausbildung durch den Vater
- ab August 1807 Oboist in der Königlichen Kapelle in Kopenhagen unter Leitung seines Onkels Kunzen
- seit 1815 in Stockholm]