WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117733954 Anderson, George Frederick[^1]
[^1: - ab 1815 als Geiger und Pianist Mitglied der Royal Society of Musicians (von 1849 bis zum Tod deren Ehren-Schatzmeister)
- seit Juli 1820 verheiratet mit der Pianistin Lucy Anderson, geb. Philpot (1797–1878)
- lt. Harmonicon, Nr. 31 vom Juli 1825 (Advertisements) als Orchestermusiker am Second Yorkshire Musical Festival (13. September 1825) beteiligt
- als Orchestermusiker an Webers Konzert am 26. Mai 1826 in London beteiligt
- lt. Harmonicon, Nr. 47 vom November 1826, S. 217 als Orchestermusiker (Geige) am Birmingham Musical Festival (3.–6. Oktober 1826) beteiligt
- ab 1840 bis zum Tod Schatzmeister der Philharmonic Society (ab 1845 einer der Direktoren)
- 1848 bis 1870 als Nachfolger Cramers Leiter der Kgl. Musikkapelle (Master of the Queen’s Music)]