WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bretschneider, Hr. [seit 1821 Klarinettist im Orchester des Frankfurter Theaters, trat dort in Konzerten auch mehrfach als Solist auf und komponierte für sein Instrument]