WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Detmold, Georg Heinrich; Detmold, Isaak Hertz
identifier: 135736420
birth: 1771, Hannover
death: 1842, Hannover
sex: m
occupation: Arzt
residence: Hannover
- Sohn des Moses Detmold, Kaufmann und Ältester der jüdischen Gemeinde in Hannover, und der Sorchen Zerle, geb. Oppenheim(er)
- verheiratet mit seiner Cousine Friederike Luise, geb. Oppenheim(er) (1780–1860)
- 1815 Taufe, nahm dabei die Vornamen Georg Heinrich an
- Hofmedikus und Sekretär des Gen.-Vaccinations-Komitees in Hannover