WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Griesbach, George Adolphus
birth: 1801-06-24, Windsor, Berkshire
death: 1875-04-01/1875-04-30, Windsor, Berkshire
sex: m
occupation: Geiger
occupation: Musikpädagoge
residence: London
- Enkel des Hannoveraner Militärmusikers bzw. (ab 1757) Stadtpfeifers von Coppenbrügge Heinrich Griesbach (gest. Januar 1773); fünf Söhne aus dessen Ehe mit Sophia Elisabeth, geb. Herschel (geb. 12. April 1733) waren als Musiker in London aktiv: Georg Ludolph Jacob (s. u.), Karl Friedrich Ludwig (1760–1835, genannt Charles, Geiger), Justus Heinrich Christian (1762–1832, genannt Henry, Cellist), Johann Friedrich Alexander (1769–1825, genannt Frederick, Oboist und Geiger) und Johann Wilhelm (1772–1825, genannt William, Geiger)
- Sohn des Geigers Georg Ludolph Jacob Griesbach (1757–1824, genannt George) und dessen Frau Mary Wright Smith (1765–1815)
- seit 5. September 1824 Mitglied der Royal Society of Musicians
- als Orchestermusiker an Webers Konzert am 26. Mai 1826 in London beteiligt
- lt. Harmonicon, Nr. 47 vom November 1826, S. 217 als Orchestermusiker am Birmingham Musical Festival (3.–6. Oktober 1826) beteiligt
- 1829 bis 1833 als Solist in den Konzerten der Philharmonic Society in London genannt
- als Geiger im Orchester in der italienischen Oper (Theatre Royal of the Italian Opera) in London tätig
- ab 3. Juli 1864 verheiratet mit Emma, geb. Taylor (1835–1926), drei gemeinsame Kinder