WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schmidt, Marie; Förster, Marie von
birth: 1805-08-29, Eisenstadt
death: 1878-01-19, Wien
sex: f
occupation: Sängerin
occupation: Schauspielerin
residence: Brünn
residence: Wien
- Tochter von Heinrich Schmidt aus dessen erster Ehe mit (Maria) Theresia, geb. Dollinger (1786–1806)
- am Brünner Theater unter der Direktion ihres Vaters tätig (erster theatertralischer Versuch am 4. August 1821); Fach 1823: Liebhaberinnen; sang u. a. das Ännchen in der Freischütz-Erstaufführung
- ab 1830 verheiratet mit dem Architekten (Christian Friedrich) Ludwig (Ritter von) Förster (1797–1863)