WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schmidt, Marie Förster, Marie von[^1]
[^1: - Tochter von Heinrich Schmidt aus dessen erster Ehe mit (Maria) Theresia, geb. Dollinger (1786–1806)
- am Brünner Theater unter der Direktion ihres Vaters tätig (erster theatertralischer Versuch am 4. August 1821); Fach 1823: Liebhaberinnen; sang u. a. das Ännchen in der Freischütz-Erstaufführung
- ab 1830 verheiratet mit dem Architekten (Christian Friedrich) Ludwig (Ritter von) Förster (1797–1863)]