WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wiedemann, Luise; Michaelis, Luise
identifier: 117353752
birth: 1770-09-12, Göttingen
death: 1846-06-30, Kiel
sex: f
residence: Kiel
- Tochter des Harburger Arztes G. P. Michaelis
- seit 28. März 1796 verheiratet mit Rudolf Wiedemann; gemeinsame Kinder: Emma (1798–1844, verh. Welcker), Minna (1802–1875, verh. Welcker), Theone (1812–1847)