WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Gleichen-Rußwurm, Ludwig von; Gleichen-Rußwurm, Heinrich Ludwig Freiherr von
identifier: 118695371
birth: 1836-10-25, Greifenstein ob Bonnland
death: 1901-07-09, Weimar
sex: m
occupation: Maler
residence: Weimar