WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Eyertt, Gebrüder
sex: m
occupation: Musiker
residence: Hannover
im Hoforchester Hannover waren vier Brüder angestellt: Theodor Eyertt (1828–1888), Violinist, von 1844 bis 1887; Karl Eyertt (1830–1875), Violinist bzw. (ab 1852) Bratschist, von 1851 bis zum Tod; Gustav Eyertt (1835–1870), Cellist, von 1852 bis zum Tod (zuvor Militärmusiker); Herrmann Eyertt (1839–1858), Violinist, von 1855 bis zum Tod