WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Friedrich, Prinz von Preußen; Friedrich Wilhelm Ludwig, Prinz von Preußen
identifier: 117742589
birth: 1794-10-30, Berlin
death: 1863-07-27, Berlin
sex: m
occupation: General
residence: Berlin
- Sohn von Prinz Friedrich Ludwig Karl von Preußen (1773–1796) und Prinzessin Friederike, geb. von Mecklenburg-Strelitz (1778–1841), Neffe von König Friedrich Wilhelm III.
- seit 1815 Chef des Leib-Kürassier-Regiments Großer Kurfürst
- seit 21. November 1817 verheiratet mit Wilhelmine Luise, geb. von Anhalt-Bernburg