WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wieck, Marie; Wieck, Johanna Marie
identifier: 117346748
birth: 1832-01-17, Leipzig
death: 1916-11-02, Dresden
sex: f
occupation: Pianistin
occupation: Komponistin
occupation: Klavierlehrerin
occupation: Gesangspädagogin
residence: Dresden
Schülerin ihres Vaters Friedrich Wieck, debütierte 1843 in einem Konzert ihrer Halbschwester Clara Schumann, lebte als Klavier- und Gesangslehrerin in Dresden, war Fürstlich Hohenzollernsche Hofpianistin.