WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Zeller, Ernst Albert von
identifier: 104047534
birth: 1804-11-06, Heilbronn
death: 1877-12-23, Winnethal bei Winnenden
sex: m
occupation: Psychiater
residence: Winnenthal
Leiter der Nervenheilanstalt Winnenthal von 1832 bis 1877