WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Victoria, Königin von Großbritannien und Irland; Victoria Alexandrina, Königin von Großbritannien und Irland; Victoria, Kaiserin von Indien
identifier: 118626876
birth: 1819-05-24, Kensington Palace (London)
death: 1901-01-22, Osborne House (Isle of Wight)
sex: f
occupation: Königin
residence: London
- Tochter von Eduard August, Duke of Kent und Strathearn (1767–1820) und dessen Frau Victoria
- seit 1831 Königin von Großbritannien und Irland, ab 1876 zusätzlich Kaiserin von Indien
- seit 10. Februar 1840 verheiratet mit Albert, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha