WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118626876 Victoria, Königin von Großbritannien und Irland Victoria Alexandrina, Königin von Großbritannien und Irland Victoria, Kaiserin von Indien[^1]
[^1: - Tochter von Eduard August, Duke of Kent und Strathearn (1767–1820) und dessen Frau Victoria
- seit 1831 Königin von Großbritannien und Irland, ab 1876 zusätzlich Kaiserin von Indien
- seit 10. Februar 1840 verheiratet mit Albert, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha]