WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Vieuxtemps, Henri; Vieuxtemps, Henry
identifier: 117416460
birth: 1820-02-17, Verviers (Belgien)
death: 1881-06-06, Mustapha Supérieur (Algerien)
sex: m
occupation: Violinist
occupation: Komponist
residence: St. Petersburg
residence: Brüssel
residence: Paris
- Schüler von Sechter und Reicha
- Bruder von Jules
- trat seit 1830 öffentlich auf
- unternahm Konzertreisen in Europa und Amerika
- war 1846–51 Solist der Kaiserlichen Kapelle in St. Petersburg, dann in Paris
- 1871–73 Professor am Brüsseler Konservatorium
- mußte wegen Lähmung das Geigenspiel aufgeben