WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117416460 Vieuxtemps, Henri Vieuxtemps, Henry[^1]
[^1: - Schüler von Sechter und Reicha
- Bruder von Jules
- trat seit 1830 öffentlich auf
- unternahm Konzertreisen in Europa und Amerika
- war 1846–51 Solist der Kaiserlichen Kapelle in St. Petersburg, dann in Paris
- 1871–73 Professor am Brüsseler Konservatorium
- mußte wegen Lähmung das Geigenspiel aufgeben]