WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118704931 Hiller, Ferdinand [Vorgänger R. Schumanns in Dresden und 1847–50 in Düsseldorf, dann Kapellmeister und Direktor des Konservatoriums in Köln, 1852–53 Leiter der Italienischen Oper in Paris; mit Robert und Clara Schumann befreundet.]