WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118555316 Ideler, Karl Wilhelm [leitete seit 1828 die Abteilung für Nervenkrankheiten der Charité in Berlin]