WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

131601598 Karl Anton, Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen [1852–58 preußischer Divisionskommandeur in Düsseldorf, danach preußischer Ministerpräsident bis zu seinem Rücktritt 1862, seit 1863 Militärgouverneur für Westfalen und die Rheinprovinz]