WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118511084 Meinardus, Ludwig Siegfried [Studierte am Leipziger Konservatorium, war 1847–49 Privatschüler bei A. F. Riccius und 1850 bei Franz Liszt; nach der Tätigkeit als Theaterkapellmeister in Erfurt und Nordhausen wurde er 1853 Dirigent der Singakademie in Glogau; 1865 Lehrer am Dresdner Konservatorium; 1874–85 war er Musikreferent des Hamburger Korrespondenten; ab 1887 Organist in Bielefeld.]