WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116899344 Naumann, Ernst Naumann, Ernst Karl [Erhielt 1857/58 Orgelunterricht bei J. G. Schneider in Dresden. Promovierte 1858 zum Dr. phil., war seit 1860 als Universitäts-Musikdirektor und städtischer Organist in Jena angestellt, wo er 1877 zum Professor ernannt wurde.]