WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Oebeke, Bernhard; Oebeke, Bernhard Ludwig
birth: 1837-08-30, Aachen
death: 1913-12-07, Bonn
sex: m
occupation: Psychiater
residence: Endenich
Neffe von Dr. Franz Richarz, dessen Assistentsarzt er in Endenich seit 1859 war. 1872 trat er dessen Nachfolge als Leiter der Heilanstalt an.