WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Parchappe de Vinay, Jean-Baptiste Maximien
identifier: 103088172
birth: 1800-10-21, Épernay (Marne)
death: 1866-03-12, Paris
sex: m
occupation: Psychiater
residence: Paris
residence: Rouen
Studium in Rouen und Paris; 1835–48 leitete er die Nervenheil-Anstalt Saint-Yon in Rouen und wurde dann Generalinspekteur der französischen Nervenheil-Anstalten.