WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

103088172 Parchappe de Vinay, Jean-Baptiste Maximien [Studium in Rouen und Paris; 1835–48 leitete er die Nervenheil-Anstalt Saint-Yon in Rouen und wurde dann Generalinspekteur der französischen Nervenheil-Anstalten.]