WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Peters, Eberhard [Ab 1. Januar 1853 war er Assistenzarzt von Dr. Richarz in der Nervenheilanstalt Endenich; 1862 gründete und leitete er die Privat-Anstalt für Gemüths- und Nervenkranke in Kessenich bei Bonn; 1854–56 Arzt R. Schumanns in Endenich.]