WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Reményi, Ede; Hoffmann, Eduard; Reményi, Eduard
identifier: 116436085
birth: 1828-01-17, Miskolc (Ungarn)
death: 1898-05-15, San Francisco
sex: m
occupation: Violinist
residence: Paris
residence: USA
Schüler des Wiener Konservatoriums; 1848–1852 USA-Aufenthalt; 1852/53 war Johannes Brahms sein Klavierbegleiter; 1854 Ernennung zum Sologeiger der Königin Victoria; ab 1875 in Paris