WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116436085 Reményi, Ede Hoffmann, Eduard Reményi, Eduard [Schüler des Wiener Konservatoriums; 1848–1852 USA-Aufenthalt; 1852/53 war Johannes Brahms sein Klavierbegleiter; 1854 Ernennung zum Sologeiger der Königin Victoria; ab 1875 in Paris]