WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Roller, Christian Friedrich Wilhelm
identifier: 11938776X
birth: 1802-01-11, Pforzheim
death: 1878-01-04, Achern
sex: m
occupation: Neurologe
occupation: Psychiater
residence: Heidelberg
residence: Illenau
residence: Achern
War seit 1827 Arzt am Heidelberger Irrenasyl, seit 1842 Leiter der Heil- und Pflegeanstalt Illenau.