WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

11938776X Roller, Christian Friedrich Wilhelm [War seit 1827 Arzt am Heidelberger Irrenasyl, seit 1842 Leiter der Heil- und Pflegeanstalt Illenau.]