WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117048836 Hülsen, Botho von Hülsen, Hermann Alexander Casimir Botho von [Generalintendant der Kgl. Schauspiele Berlin. Seit 1849 verheiratet mit Helene.]