WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Einstein, Alfred
identifier: 116425725
birth: 1880-12-30, München
death: 1952-02-13, El Cerrito, Kalifornien
sex: m
occupation: Musikwissenschaftler
occupation: Musikkritiker
occupation: Herausgeber
occupation: Bearbeiter
residence: Berlin
residence: München
residence: Northamton
- Alfred Einstein war ein deutsch-amerikanischer Musikwissenschaftler und Musikkritiker mit jüdischen Wurzeln
- Alfred Einstein war Herausgeber der 1937 erschienenen dritten und von ihm maßgeblich überarbeiteten Auflage des Köchelverzeichnis.
- Er emigrierte 1933 nach Großbritannien und von dort 1935 nach Italien und 1938 in die USA.
- 1945 bekam er die amerikan Staatsbürgerschaft.
- Alfred Einstein war Dr. der Philosophie und hatte eine Proffesur in Northampton, Massachusetts, USA inne (bis 1959).
- Eine kolportierte Verwandschaft mit Albert Einstein ist denkbar, jedoch nicht nachweisbar.