WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bismarck, Otto von; Bismarck-Schönhausen, Otto Eduard Leopold von
identifier: 11851136X
birth: 1815-04-01, Schönhausen
death: 1898-07-30, Friedrichsruh
sex: m
occupation: Staatsmann
residence: Berlin
von 1871 bis 1890 erster Reichskanzler des Deutschen Reiches