WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Fémy, François
identifier: 137523785
birth: 1790-10-04, Gent, Rotterdam
death: 1853-02-01/1853-02-28, Bordeaux
sex: m
occupation: Violinist
occupation: Komponist
residence: London
residence: Frankfurt/Main
residence: Rotterdam
- nach Ausbildung am Pariser Konservatorium (ab 1803, Schüler Kreutzers) Konzertreisen durch Frankreich, England (London 1815–1818) und Deutschland
- 1825/26 Anstellung im Frankfurter Orchester
- ab 1834 in Rotterdam tätig