WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116792256 Friedel, Sebastian Ludwig[^1]
[^1: - Sohn des Trompeters Johann Friedrich Friedel (1733–1806), Bruder der Sängerin (Maria) Franziska Burnat, geb. Friedel (1771–1847)
- musikalische Ausbildung in Mannheim (zunächst Violine, dann Violoncello)
- bereits früh Mitglied der Mannheimer Kapelle, ging von dort auf Konzertreisen
- 1793 bis zur Pensionierung (ca. 1826) Kammermusikus in der preußischen Hofkapelle
- 1858 letztmalig im Berliner Adressbuch genannt
- spielte auch Baryton (sein Instrument, gebaut 1686 von Joachim Tielke, befindet sich heute im Victoria & Albert Museum)]