WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116894660 Grund, Friedrich Wilhelm[^1]
[^1: - Sohn des Hamburger Musiklehrers Georg Friedrich Grund und seiner Frau Christiane Eleonore, geb. Steinert; musikalische Ausbildung u. a. durch den Vater und C. F. G. Schwenke
- musste 18-jährig aus gesundheitlichen Gründen (Nervenleiden der rechten Hand) seine Virtuosenlaufbahn aufgeben
- danach als Lehrer und Komponist tätig
- später Leiter der Philharmonischen Konzerte, trat 1863 in den Ruhestand
- 1867 Mitbegründer des Hamburger Tonkünstlervereins]