WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ingenheim, Gustav Adolph Graf von Ingenheim, Gustav Adolf Wilhelm von[^1]
[^1: - illegitimer Sohn von Friedich Wilhelm II. von Preußen mit Julie von Voss
- Mutter am 12. November 1787 zur Gräfin Ingenheim erhoben
- seit 1810 königlicher Kammerherr
- Teilnahme an den Befreiungskriegen (erhielt 1813 das Eiserne Kreuz, nahm 1814 seinem Abschied)
- 1816 Wirklicher Geheimer Rat (bis 1825 im königlichen Dienst)
- lebte von Dezember 1816 bis März 1818 sowie 1822 bis 1833 mit Unterbrechungen in Italien, erwarb Kunstwerke für die Berliner Königlichen Sammlungen sowie für seine eigene Kunstsammlung (Teile der Sammlung 1826 an das Königliche Museum verkauft)]