WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Karl VI., deutscher Kaiser; Carl III., König von Spanien; Carl II., König von Böhmen; Karl IV., König von Neapel; Karl II., Erzherzog von Österreich
identifier: 118560107
birth: 1685-10-01, Wien
death: 1740-10-20, Wien
sex: m
occupation: Kaiser
residence: Wien